l o t h a i r e

a q u a r e l vikman syrhano

REMIP

OCTARES mistral

R3T2 aramis

OR RERIF edf inria.rocq cnet.issy polytechnique cnam univ-rennes1 enst-bretagne irisa

ens-lyon crihan

inria.sophia

cica

CIT.CORNELL.EDU cyceron

univ-lemans

cerfacs u-strasbg loria ese-metz

cnusc lirmm

ensm-ales eeri

(USA)

Regional

Plate

Tunnels primary

secondary

French MBone the 09/05/94 Christian.Donot@inria.fr mbone-fr-request@inria.fr

Site univ-valenciennes

Munich (Allemagne)

Vienne (Autiche)

Geneve (Suise)

Amsterdam (Hollande)

test-RS.ripe.net

nixy.ecrc.de

mbone.aco.net

mbone.cern.ch

grenet.fr ceng.cea.fr univ-lyon1.fr univ-lehavre.fr insa-rouen.fr

epfl.ch u-nancy.fr

Lausanne (Suisse)