Juin 1997 page 1

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE Projet M.I.S.T.R.A.L.

Stage de D.E.A.

Vincent Mor gera

Juin 1997

Moteur de recherche d’informations sur le Web

Juin 1997 page 2

Introduction : l’accr oissement du W ORLD WIDE WEB

- Une f ormida ble réussite - Un outil commerçial - L’anar chie du W eb - Une r eprésentation simplifiée S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7

S8 S9

S1 S2 S4 S5

S3 S6 S7 S8 S9 en arbr e en gra phe

Juin 1997 page 3

1. Ver s l’utilisation des moteur s de r echer che

- Les recher ches de W ebCr awler

- Le trav ail d’un r obot

- HyperText Transf ert Protocol - L’analyse d’une page

<html>

<head><title> exemple de page HTML</title></head> <body>

<h1> par agr a phe 1</h1> ... <a hr ef="page1.html">lien sur une page</a> <a hr ef="page2.html">lien sur une autr e page</a> ... </body> </html>

- Les techniques d’indexation - Les limites : le pr oblème de politesse des r obots

Juin 1997 page 4

2. Le trav ail demandé

- Le dév eloppement d’un r obot

- Les recher ches de W3 Consor tium - Un exemple de par cour s

Page 1

Page 2 Page 3 Page 4

Page 5

Page 6 Page 7

Juin 1997 page 5

2. Le trav ail demandé (suite)

- Que doit-on visiter ?

- Se limiter au même site - Les formats HTML - Les images - Les pr ogr ammes CGI

- les spécificités du r obot

- Les données r a patr iées - Le stoc kage dans la Base de Données - La notion de pr ocessus P oisson

Juin 1997 page 6

Le processus P oisson

- Pour quoi ? - Comment f aire ?

- La hiér archie d’un site - Synchr onisation des visites - Exécution du r obot suiv ant des durées aléatoir es exponentielles

Visite n

C1

C2

C1

Visite n+1 var. aléatoire expo. Vn P0

P1

P2 visite du r obot t

t

t C2

Juin 1997 page 7

3. Les résulta ts obtenus

- L’I.N.R.I.A.

- Taille : 16640 pages - Espér ance : 271 jour s

- L’I.N.R.A.

- Taille : 2718 pages - Espér ance : 113 jour s

- France Télévision

- Taille : 808 (Fr ance2) et 1027 (Fr ance3) - Espér ance : 117 et 120 jour s

- Nice Matin

- Taille : 167 pages - Espér ance : 100 jour s

Juin 1997 page 8

Histogramme de fréquence du ser veur de l’I.N.R.I.A.

Juin 1997 page 9

Histogramme de fréquences du ser veur de l’I.N.R.A.

Juin 1997 page 10

Histogramme de fréquences du ser veur de France 2

Juin 1997 page 11

Histogramme de fréquences du ser veur de France 3

Juin 1997 page 12

Histogramme de fréquences du ser veur de Nice Ma tin

Juin 1997 page 13

4. Les conc lusions - Les fréquences obtenues ne sont pas r eprésentativ es des ser veur s - Solution : décomposer les sites

- de f açon m anuelle (étude des histogr ammes) - de f açon statistique (étude sur une plus longue pér iode)