\batchmode
\documentstyle{article}
\makeatletter
\newcommand{\dird}{/u/cygnusx1/0/prisme/merlet/Dessin/Design}
\newcommand{\dirbib}{/u/cygnusx1/0/prisme/merlet/Texte}
\newcommand{\dir}{/u/cygnusx1/0/prisme/merlet/Dessin}
\newcommand{\coupleur}{coupler}

\makeatother
\newenvironment{tex2html_wrap}{}{}
\setlength{\textheight}{10in}\begin{document}
\pagestyle{empty}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\newpage

{\samepage \clearpage \begin{figure}% latex2html id marker 26
[hbtp] 
\begin{center} 
\ifx\cs\tempdima \newdimen \tempdima\fi
\ifx\cs\tempdimb \newdimen \tempdimb\fi
\ifx\cs\jpdrawx \newcount \jpdrawx\fi
\jpdrawx=100 \tempdima=   1.00cm \tempdimb= 1.0cm
\ifdim \unitlength = 1pt
\unitlength=  1.00cm
\fi
\ifdim \unitlength < 0cm
\multiply \unitlength by -10 \divide \unitlength by 85 \fi
\ifdim \unitlength > \tempdima \tempdima=\unitlength \fi
\ifdim \unitlength < \tempdima \tempdima=\unitlength \fi
\multiply \jpdrawx by \tempdima \divide \jpdrawx by \tempdimb
\setlength{\unitlength}{\tempdima}
\begin{picture}(   8.5,   6.5)( 1.189, 6.786)
\thinlines
\large
\put( 1.189, 6.786){\special{psfile="`zcat /u/cygnusx1/0/prisme/merlet/Dessin/Mecanisme/4barres.ps" hscale=\the\jpdrawx \sp vscale=\the\jpdrawx}\ }
\scriptsize
\put(1.28,7.63){$O_A$}
\put(3.04,7.54){$\phi$}
\put(8.05,7.95){$\psi$}
\put(6.58,7.45){$O_B$}
\put(5.76,7.42){$p$}
\put(5.05,7.38){1}
\put(2.39,8.73){2}
\put(2.83,8.56){$r$}
\put(7.00,8.74){4}
\put(6.90,9.41){$s$}
\put(3.25,9.45){$A$}
\put(3.81,10.53){$\lambda$}
\put(3.16,11.25){$b$}
\put(5.29,11.83){$a$}
\put(4.86,12.24){coupler}
\put(4.00,13.01){$C$}
\put(3.90,11.77){$\gamma$}
\put(1.83,12.38){$y$}
\put(9.13,7.22){$x$}
\put(5.02,9.99){3}
\put(5.81,10.35){c}
\put(6.60,10.93){$B$}
\end{picture}
\setlength{\unitlength}{1cm}

\end{center} 
\caption {\label{fig1} A four bar mechanism}
\end{figure}
}


\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\stepcounter{section}
\newpage

{\samepage \clearpage \begin{figure}% latex2html id marker 96
[hbtp] 
\begin{center} 
\ifx\cs\tempdima \newdimen \tempdima\fi
\ifx\cs\tempdimb \newdimen \tempdimb\fi
\newcount \jpdrawx
\jpdrawx=100
\tempdima=   1.00cm
\tempdimb= 1.0cm
\ifdim \unitlength = 1pt
\unitlength=  1.00cm
\fi
\ifdim \unitlength > \tempdima
\tempdima=\unitlength
\fi
\ifdim \unitlength < \tempdima
\tempdima=\unitlength
\fi
\multiply \jpdrawx by \tempdima
\divide \jpdrawx by \tempdimb
\setlength{\unitlength}{\tempdima}
\begin{picture}(  11.3,  10.8)(   0.1,   3.5)
\thinlines
\large
\put( 0.145, 3.480){\special{psfile="`zcat /u/cygnusx1/0/prisme/merlet/Dessin/Mecanisme/4_barres+coupleur.ps" hscale=\the\jpdrawx \sp vscale=\the\jpdrawx}\ }
\end{picture}
\setlength{\unitlength}{1cm}

\end{center} 
\end{figure}
}



\end{document}