65 Médecine nucléaire

Imagerie médicale G. Malandain

66 Échographie

Généralités

Elle fut d’abord analogique, mais a rapidement évolué vers l’imagerie numérique temps réel. L’échographie doit son succès à deux facteurs :

– Innocuité de l’examen : aucun effet secondaire n’est constaté.

– Faible coût de l’appareillage et souplesse d’utilisation.

Principales applications : – Obstétrique. – Cardiologie.

Imagerie médicale G. Malandain