Imagerie γ à simple photon - scintigraphie (suite)

Cœur (perfusion myocardique)

Imagerie médicale G. Malandain

Examen repos/effort

perfusion / perfusion ⇒ zone saine perfusion / (hypo/non-)perfusion ⇒ zone à risque (ischémie) (hypo/non-)perfusion / (hypo/non-)perfusion ⇒ zone infarctée

Imagerie médicale G. Malandain

Tomographie par émission de positons (TEP)

Radio-isotopes émission

−→ positons annihilation

−→ 2 photons de 511 kev, émis à 180^o

Émetteurs de positons Carbone C11 20 mn cyclotron (médical) Azote N 13 10 mn cyclotron (médical) Oxygène O 15 2 mn cyclotron (médical) Fluor F 18 112 mn cyclotron (médical)

Molécules physiologiques eau → H_2O^{15} glucose → fluoro-désoxyglucose (F^{18}DG)

Détection Caméra à positons : ensemble de cristaux scintillateur et de photomultiplicateurs diamétralement opposés Détection des photons d’annihilation en coïncidence.

Imagerie médicale G. Malandain

Tomographie par émission de positons (TEP) (suite)

Imagerie médicale G. Malandain