Principe de l’imagerie γ

Introduction dans le patient d’un couple (radioisotope / molécule vectrice) molécule vectrice → organe cible radio-isotope → détection de la molécule

Imagerie d’émission : l’organe cible émet les γ

Artéfacts

Diffusion : dans le corps Auto-atténuation : par l’organe distorsion : dues au détecteur

Informations recueillies :

⇒ reflet de la fonction métabolique de l’organe ⇒ image dite métabolique ou fonctionnelle → concentration locale d’une substance → évolution de la concentration au cours du temps → mesures quantitatives éventuellement possibles

Molécules vectrices :

médicament, protéine, globule rouge, . . .

Imagerie médicale G. Malandain

Imagerie γ à simple photon - scintigraphie

Radio-isotopes

Émetteurs de photons simples Technétium Tc 99m 6 h 140 kev générateur portatif Iode I 131 8 j 360 kev réacteur (fission) Iode I 123 13 h 159 kev cyclotron (industrie) Thallium Tl 201 73 h 80 kev cyclotron (industrie)

Krypton (Kr 81 m), Gallium (Ga 67), Indium (In 111), Xenon (Xe 133, gaz)

Molécules non physiologiques radio-pharmaceutiques

Détection γ-caméra : cristal scintillateur (NaI), photomultiplicateurs Collimateurs : pour recueillir les γ selon une géométrie connue ⇒ Tomographe par émission monophotonique / à photon simple (TEMP / TEPS)

Image(s) de projection du volume radioactif sur un plan

Imagerie médicale G. Malandain

Imagerie γ à simple photon - scintigraphie (suite)

Cerveau Nécrose : hypofixation Tumeur : hyperfixation

Imagerie médicale G. Malandain

Imagerie γ à simple photon - scintigraphie (suite)

Poumons Bronchopneumopathie : changement de texture Embolie : changement de morphologie

Imagerie médicale G. Malandain