Mammographie par RM

Mammographie par résonance magnétique avec injection d’un produit de contraste au gadolinium.

Imagerie médicale G. Malandain

IRM marquée

Imagerie médicale G. Malandain

Envoyer dans certains plans une onde excitatrice qui inverse le moment magnétique des atomes.

→ Les atomes marqués donnent une réponse différente. → Le marquage reste visible environ une demi-seconde.

Imagerie médicale G. Malandain

IRM marquée (suite)

Imagerie médicale G. Malandain

Imagerie médicale G. Malandain

56 Médecine nucléaire

Rayonnement Gamma

Noyau (Rutherford)

A = nombre de nucléons Isobares : A = constante Z = nombre de protons Isotopes : Z = constante N = nombre de neutrons Isotones : N = constante

Radioactivité (Curie) Alpha : noyau d’hélium Beta : 1/ électron β −

2/ positon β + → 2 photons γ (511 kev) Gamma : photon

Loi de décroissance radioactive – N(t) : nombre de noyaux radioactifs – N_0 : nombre de noyaux radioactifs à t = 0 – λ : constante radioactive (probab. de désintégration)

N(t) = N_0 e^{−λt}

– T : période, temps de demi-vie λT = ln(2)

Imagerie médicale G. Malandain